IRAN

EGYPT

15000

12000

9000600030000Arabianshield

100050001500Kilometers

TURKEY

SAUDI ARABIA

IRAQSYRIA meters

Figure 21

Middle East thickness of sedimentary cover

Transverse Mercator projection